-- 增加报表页面可聚合KPI选择功能
alter table rpm_info_report add  use_operable_group tinyint(4) default 0 NULL COMMENT '是否使用可操作聚合,1使用 0不使用';
alter table rpm_rel_report_kpi add  if_operable_group_by tinyint(4) default 0  NULL COMMENT '是否为可操作聚合 1是 2否';